<script>
var call
var data_call
var ble_id = "1231"
var ble_url

var user_info

// 在文件顶部添加一个变量来存储当前连接的MAC地址
var current_connected_mac = null;

export default {
	globalData: {
		userInfo: null,
		topicTypeIndex: 0,
		token: "",
		isShow: true,
		bleInfo: {
			current_connected_mac: null,
			ble_id: "1231",
			ble_url: null,
			devicesList: [],
		}
	},
	created() {
		// #ifdef APP-PLUS
		plus.navigator.closeSplashscreen()
		// #endif  
		console.log('App @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Launch')
		// #ifndef APP-PLUS
		console.log('App 1111111111111Launch')
		// #endif	
		// 添加以下代码，将方法绑定到 uni 全局对象
		uni.$emit('init_app_methods', {
			set_ble_mac: this.set_ble_mac.bind(this)
		})
	},
	onLaunch(options) {
		uni.setInnerAudioOption({
			obeyMuteSwitch: false
		})
	},
	onShow: function () {

	},
	onHide: function () {

	},
	methods: {
		get_ble_name(callback) {
			if (callback != undefined) {
				console.log('关闭蓝牙接口', ble_id);
			}
		},
	}
}
</script>


<style lang="scss">
	/*每个页面公共css */
	@import "uview-ui/index.scss";
	@import "./common/css/iconfont.css";
	// 自定义tabar样式修改
	/deep/.u-tabbar__content__item__text{
		font-size: 20rpx !important;
		bottom: 10rpx !important;
	}
	page{
		  background-color: #f8f8f8;
	  }
</style>
